Title: HAM z - Elektrotechnika a radiotechnika - a) Elektricka, elmg a radiova teorie

Q: Jednotkou elektrického proudu je
A: ampér

Q: Jednotkou elektrického odporu je
A: ohm

Q: Elektrický výkon měříme v jednotkách
A: W

Q: Kmitočet měříme v jednotkách
A: Hz

Q: M (mega) je předpona vyjadřující násobitel základní jednotky
A: 10 na 6.

Q: 1833 kHz lze též vyjádřit jako
A: 1,833 MHz

Q: Vlnová délka lambda, kmitočet f a rychlost šíření světla c spolu souvisí dle vztahu
A: c = f.lambda

Q: Výkon P, proud I a odpor R spolu souvisí dle vztahu
A: P = I^2 . R

Q: Na generátor signálu sinusového průběhu o amplitudě Umax = 10 V je připojen zatěžovací odpor o velikosti 10 Ohm. Výkon, absorbovaný odporem je
A: 5 W

Q: Nabitý akumulátor má kapacitu 4 Ah. Dodávat proud 400 mA vydrží
A: 10 hodin

Q: Odporem protéká stejnosměrný proud 2 A a je na něm napětí 10 V. Velikost odporu je:
A: 5 Ohm

Q: Odebírá-li zařízení z 12 V akumulátoru proud 12 A, je jeho příkon
A: 144 W

Q: Pokud mi protistanice sdělí, že můj signál má malý zdvih, znamená to, že
A: výkon je dostatečný, ale modulace slabá

Q: Jaký výkon bude dopraven ze 100 W vysílače do antény, 25 m dlouhým koaxiálním kabelem, který má útlum 12 dB / 100 m?
A: 50 W

Q: Informace u amplitudově modulovaného signálu je obsažena
A: v libovolném postranním pásmu

Q: Který typ modulace mění amplitudu vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděné informaci?
A: amplitudová modulace

Q: Který typ modulace mění kmitočet vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděném modulačním napětí?
A: kmitočtová modulace

Q: U kterého typu modulace se okamžitá amplituda vysokofrekvenčního signálu mění v závislosti na přiváděném modulačním napětí?
A: u amplitudové modulace

Q: Který fonický druh běžného radioamatérského provozu vyžaduje nejmenší šíři pásma?
A: SSB

Q: Na VKV pásmech jsou kmitočtové kanály pro FM provoz široké 12,5 kHz. Jaký použijeme kmitočtový zdvih, máme-li nejvyšší modulační kmitočet 3 kHz?
A: 3,25 kHz

Q: Jaký druh modulace používá RTTY provoz na KV?
A: FSK

Q: K čemu slouží převodníky AD?
A: převodu analogových signálů na digitální

Q: Jak je volen vzorkovací kmitočet při digitálním zpracování signálu?
A: kmitočet je minimálně dvojnásobný, než je nejvyšší kmitočet analogové složky

Q: Digitální zpracování signálů se uskutečňuje
A: na kmitočtech nižších než 100 kHz