Title: HAM z - Elektrotechnika a radiotechnika - b) Soucastky

Q: Indukčnost cívky měříme v jednotkách:
A: H

Q: Kapacitu kondenzátoru měříme v jednotkách:
A: F

Q: 1,5 nF lze též vyjádřit jako:
A: 1500 pF

Q: Označení hodnoty odporu 1M2 vyjadřuje hodnotu:
A: 1200000 Ohm

Q: Síťový transformátor má primární vinutí s 2200 závity připojené na střídavé napětí 220 V. Na sekundárním vinutí se 100 závity je napětí naprázdno:
A: 10 V

Q: Mám-li danou vzduchovou válcovou cívku, její indukčnost lze zmenšit:
A: vložením mosazné tyčky (jádra)

Q: Vložím-li mezi elektrody vzduchového kondenzátoru slídové desky, jeho kapacita se:
A: zvětší

Q: Polovodičová dioda zapojená v propustném směru má na anodě:
A: kladný pól

Q: Zenerova dioda se chová jako stabilizátor napětí, je-li:
A: zapojená v závěrném směru

Q: Pentoda je elektronka, která má
A: tři mřížky

Q: Germaniová dioda má prahové napětí oproti běžné křemíkové
A: menší

Q: Unipolární tranzistory typu FET se vyznačují především
A: vysokým vstupním odporem

Q: Bipolární tranzistor NPN má na
A: bázi použit polovodič typu P a kolektor se připojuje na kladný pól zdroje

Q: Parametr h21e vyjadřuje u bipolárního tranzistoru
A: proudový zesilovací činitel v zapojení SE

Q: Sepnutý tyristor povede proud do okamžiku než
A: napětí mezi anodou a katodou klesne na nulu

Q: Běžná křemíková dioda má prahové napětí cca
A: 0,6 V

Q: Jak se chová cívka, připojíme-li k ní střídavé napětí?
A: při zvyšování kmitočtu přivedeného napětí se reaktance zvětšuje

Q: Jak se chová kondenzátor, připojíme-li k němu střídavé napětí?
A: při zvyšování kmitočtu přivedeného napětí se reaktance zmenšuje

Q: Jaké jsou dvě základní hodnoty křemíkových diod v usměrňovači zdroje, které nesmí být překročeny?
A: špičkové inverzní napětí a střední proud v propustném směru

Q: Jaký je tvar výstupního napětí nefiltrovaného dvoucestného usměrňovače připojeného k odporové zátěži?
A: pulsy o dvojnásobném kmitočtu, než má přiváděné napětí

Q: Jednocestný usměrňovač vede elektrický proud během každého cyklu:
A: polovinu doby cyklu

Q: Dvoucestný usměrňovač vede elektrický proud během každého cyklu:
A: v průběhu celého cyklu

Q: Napětí a proud jsou u ideálních kondenzátorů posunuty a:
A: proud předbíhá napětí o 90 stupňů

Q: Napětí a proud jsou u ideálních indukčností posunuty a:
A: napětí předbíhá proud o 90 stupňů