Title: HAM z - Elektrotechnika a radiotechnika - h) Mereni elektrickych velicin

Q: Velikost měřícího rozsahu u ampérmetru lze zvětšit
A: bočníkem (paralelní odpor)

Q: Vstupní odpor voltmetru by měl být pokud možno
A: velký

Q: Umělá zátěž pro nastavení vysílače by měla mít charakter
A: čistě ohmický

Q: Grid-dip-metr (GDO) nelze použít k
A: přesnému nastavení klidového pracovního bodu tranzistoru

Q: Na osciloskopu je znázorněn sinusový signál, jehož perioda je 20 ms. Jaký je kmitočet znázorněného signálu?
A: 50 Hz

Q: Reflektometrický můstek slouží k
A: určení (nastavení) přizpůsobení antény

Q: Měříme-li odebíraný proud, měřící přístroj připojíme
A: do série mezi zdroj a spotřebič

Q: Spektrální analyzátor prioritně neslouží
A: k měření napětí stejnosměrných napájecích zdrojů