Title: HAM z - Elektrotechnika a radiotechnika - j) Bezpecnost elektrickych zarizeni

Q: Jestliže zamýšlené použití elektrického zařízení nezvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem (dříve v tzv. „prostorech normálních“ a „nebezpečných“) považujeme při dotyku živých částí zařízení během jeho obsluhy za bezpečná jmenovitá napětí těchto živých částí:
A: stejnosměrná do 60 V a střídavá do 25 V

Q: Ochranný vodič musí být označen barvou
A: kombinací žluto-zelené

Q: Při úrazu elektrickým proudem
A: vyprostíme postiženého z dosahu elektrického proudu, zavoláme záchrannou službu, provedeme záklon hlavy a dojde-li k selhání základních životních funkcí (tep, dech, vědomí), zahájíme resuscitaci masáží srdce až do příjezdu záchranářů, příp. umělým dýcháním

Q: Před započetím umělého dýchání z plic do plic je třeba u postiženého
A: odstranit překážky z ústní dutiny, zaklonit hlavu, sevřít nos

Q: Je-li v zařízení přerušena tavná pojistka
A: vadnou pojistku vyměníme za novou s předepsanými hodnotami pro příslušný obvod

Q: Za bezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem jsou považovány ustálené proudy tekoucí mezi částmi přístupnými při dotyku
A: stejnosměrné do 10 mA a střídavé do 3,5 mA

Q: Antény umístěné na střeše budov nebo samostatně stojící musí být vždy
A: řádně uzemněny

Q: Jímací tyč hromosvodu
A: nesmí sloužit jako držák antény

Q: Prodlužovací pohyblivé přívody pro elektrické předměty s ochranným vodičem (elektrické předměty třídy ochrany I) a síťové napětí 230 V musí mít
A: 3 vodiče

Q: Uzemňovací vodič antény
A: musí být spojen s hromosvodným systémem

Q: Jak umístíme vnitřní anténu
A: co nejdále od vysílací pozice

Q: Jaké bezpečnostní opatření musíme učinit při instalaci GP antény
A: anténu umístíme tak, aby se jí nikdo nemohl dotknout